SΔ

2−10

1−10

1

10

S [1/rad] Δ/dσ dσ1/

CMS Herwig++ 2.5.0 default Herwig 7.2.1 default Pythia 8.308 default Pythia 8.308 vincia-default Sherpa 2.2.9 default

7000 GeV pp bb

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 400k events≥

Rivet 3.1.10,

CMS_2016_I1486238

(bjets, ljets) (cms2016-2b2j) S Δ

0 1 2 3 SΔ

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1