[GeV]

#T,2 p

10

Rivet 4.1.0,

(CMS_2021_I1932460)

CMS, 13 TeV, 4-jet production

50 100 150 200 250 [GeV]

#T,2 p

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1