]^2)}

{ungroomed

T/p}

{soft drop [(m 10 {log}

≥ Rivet 4.1.0,

(ATLAS_2019_I1772062)

= 0.1 cut = 0.0, z η Dijet selection, Forward jet, Calorimeter Based, Soft Drop #b

0 20 40 ]^2)}

{ungroomed

T/p}

{soft drop [(m 10 {log}

1

Ratio to ATLAS

2

0.5

2

0.5

1