)|_h

|y({t}

6−10

5−10

4−10

]^{-1} [{GeV}

)|}_h ) d|y({t} h ({t_T d p σ^2d # norm σ 1 #

CMS Herwig++ 2.7.1 default

Herwig 7.2.1 default

Herwig 7.2.1 softTune

13000 GeV pp tt