)|}t{

|y({t}

3−10

2−10

1−10

]^{-1} {GeV}

[{pb} )|}}t{ ) d|y({t} }t{ dm({t σ^2d#

CMS Herwig++ 2.7.1 default

Herwig 7.2.1 default