fiducial σ

100 200 300 400 500 600 700 800

900

Cross section [fb]

ATLAS Pythia 8.315 default Pythia 8.315 default-noFsr Pythia 8.315 default-noRap

13000 GeV pp tt

mcplots.cern.ch [arXiv:2401.10621] 100k events≥

Rivet 4.1.0,

(ATLAS_2022_I2077575)

Particle-level fiducial phase-space total cross section

0 0.5 1

fiducial σ

1

Ratio to ATLAS

2

0.5

2

0.5

1