η

2

3

4

5

6

7 η/d_{ch} dN

CDF Pythia 8.315 default Sherpa 2.2.9 default

630 GeV ppbar Soft QCD

mcplots.cern.ch [arXiv:2401.10621] 2.4M events ≥ Rivet 4.1.0,

(CDF_1990_I283352)

= 630 {GeV} s Pseudorapidity distribution at

0 1 2 3 η

1

Ratio to CDF

2

0.5

2

0.5

1