ηδ Center of separating gap

0.2

0.4

0.6

0.8

1 b

UA5 Pythia 8.308 CP5

900 GeV ppbar Soft QCD

mcplots.cern.ch [arXiv:2401.10621] Rivet 4.1.0, 100k events

(UA5_1988_I263399)

=900 GeV s Forward-backward correlation b vs. gap center

0 1 2 ηδ Center of separating gap

1

Ratio to UA5

2

0.5

2

0.5

1