(GeV) T Particle-level top quark p

3−10

2−10

1−10

1

(pb/GeV) T /dp}

t+bar{t σd

CMS Pythia 8.212 default Pythia 8.212 default-CD Pythia 8.212 default-DL

13000 GeV pp Top (t-channel)

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 400k events≥

Rivet 3.1.10,

CMS_2019_I1744604

(CMS single top)

top_Tp

0 100 200 300 (GeV) T Particle-level top quark p

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1