[GeV] jet Leading-jet m

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10 right] -1 left[GeV jet dm σd σ 1

CMS

8000 GeV pp tt

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436]

(CMS_2017_I1518399)

(cms2016-mjttbar)

Jet mass

150 200 250 300 350 [GeV] jet Leading-jet m

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1