ead / GeV l Tp

0

10

20

30

40

50

60

70

80 um / GeV s Tp

CDF Herwig 7.2.1 default

1800 GeV ppbar Underlying Event

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] Rivet 3.1.10, 3M events

CDF_2001_S4751469

lead T ) vs p

T(pΣ

Average

20 30 40 50 ead / GeV l Tp

1

Ratio to CDF

2

0.5

2

0.5

1