|_μη|

0

0.5

1

1.5

2

2.5 μA

ATLAS Pythia 8.212 default Pythia 8.212 default-CD Pythia 8.212 default-DL Pythia 8.212 default-MBR

7000 GeV pp W

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 100k events≥

Rivet 3.1.10,

ATLAS_2011_S9002537

(muon channel) η Asymmetry vs

0 0.5 1 1.5 2 |_μη|

1

Ratio to ATLAS

2

0.5

2

0.5

1