|_{ellell} ηΔ|

3−10

2−10

1−10

[pb/GeV]

ellell ηΔ d ellell d m σ^2d

ATLAS Herwig++ Powheg 2.7.1 default MadGraph5 2.7.2.atlas3 nlo Sherpa 1.3.1 default

8000 GeV pp Z (Drell-Yan)

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 300k events≥

Rivet 3.1.10,

ATLAS_2016_I1467454

< 200 GeV) ll (ll) (150 < m ηΔ

0 1 2 3 |_{ellell} ηΔ|

1

Ratio to ATLAS

2

0.5

2

0.5

1