M (GeV)

2−10

1−10

1

10

210

310

/ dy /dM (pb/GeV) σ ^2d

PHENIX Pythia 8.308 default Sherpa 1.4.5 default

200 GeV pp Z (Drell-Yan)

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 500k events≥

Rivet 3.1.10,

PHENIX_2019_I1672015

(PHENIX Drell-Yan) llm

5 10 M (GeV)

1

Ratio to PHENIX

2

0.5

2

0.5

1